\documentclass[a4paper]{Bible} % use our own Bible document class found in Bible.cls

\begin{document}

\BibleBook{Der Brief des Jakobus}

\BibleBookTableOfContents

\BibleTitlePage
\BibleMainTitle{Der Brief des Jakobus }
\BibleParagraphStyleP
\chapterNumber{1}Jakobus|strong="G2385", ein Knecht|strong="G1401" Gottes|strong="G2316" und|strong="G2532" des HERRN|strong="G2962" Jesu|strong="G2424" Christi|strong="G5547", den zwölf|strong="G1427" Geschlechtern|strong="G5443", die da sind hin und her|strong="G1722", Freude|strong="G5463" zuvor! 
\verseNumber{2}Meine|strong="G3450" lieben Brüder|strong="G0080", achtet es|strong="G2233" für eitel|strong="G3956" Freude|strong="G5479", wenn|strong="G3752" ihr in mancherlei|strong="G4164" Anfechtungen|strong="G3986" fallet|strong="G4045", 
\verseNumber{3}und wisset|strong="G1097", daß|strong="G3754" euer|strong="G5216" Glaube|strong="G4102", wenn er rechtschaffen|strong="G1383" ist, Geduld|strong="G5281" wirkt|strong="G2716". 
\verseNumber{4}Die Geduld|strong="G5281" aber|strong="G1161" soll festbleiben|strong="G2192" bis ans Ende|strong="G5046", auf daß|strong="G2443" ihr seid|strong="G5600" vollkommen|strong="G5046" und|strong="G2532" ganz|strong="G3648" und keinen|strong="G1722" Mangel habet|strong="G3007". 
\verseNumber{5}So aber|strong="G1161" jemand|strong="G1536" unter euch|strong="G5216" Weisheit|strong="G4678" mangelt|strong="G3007", der bitte|strong="G3844" Gott|strong="G2316", der da gibt|strong="G1325" einfältig|strong="G0574" jedermann|strong="G3956" und|strong="G2532" rücket's|strong="G3679" niemand|strong="G3361" auf|strong="G3679", so|strong="G2532" wird sie ihm|strong="G0846" gegeben werden|strong="G1325". 
\verseNumber{6}Er bitte|strong="G0154" aber|strong="G1161" im|strong="G1722" Glauben|strong="G4102" und zweifle|strong="G1252" nicht|strong="G3367"; denn|strong="G1063" wer da zweifelt|strong="G1252", der ist wie|strong="G1503" die Meereswoge|strong="G2830", die vom Winde getrieben|strong="G0416" und|strong="G2532" gewebt wird|strong="G4494". 
\verseNumber{7}Solcher|strong="G1565" Mensch|strong="G0444" denke|strong="G3633" nicht|strong="G3361", daß|strong="G3754" er etwas|strong="G5100" von|strong="G3844" dem HERRN|strong="G2962" empfangen werde|strong="G2983". 
\verseNumber{8}Ein Zweifler|strong="G1374" ist unbeständig|strong="G0182" in|strong="G1722" allen|strong="G3956" seinen|strong="G0846" Wegen|strong="G3598". 
\verseNumber{9}Ein Bruder|strong="G0080" aber|strong="G1161", der niedrig|strong="G5011" ist, rühme|strong="G2744" sich|strong="G1722" seiner|strong="G0846" Höhe|strong="G5311"; 
\verseNumber{10}und|strong="G1161" der da reich|strong="G4145" ist, rühme sich|strong="G1722" seiner|strong="G0846" Niedrigkeit|strong="G5014", denn|strong="G3754" wie|strong="G5613" eine Blume|strong="G0438" des Grases|strong="G5528" wird er vergehen|strong="G3928". 
\verseNumber{11}Die|strong="G1063" Sonne|strong="G2246" geht auf|strong="G0393" mit|strong="G4862" der Hitze|strong="G2742", und|strong="G2532" das Gras|strong="G5528" verwelkt|strong="G3583", und|strong="G2532" seine|strong="G0846" Blume|strong="G0438" fällt ab|strong="G1601", und|strong="G2532" seine|strong="G0846" schöne Gestalt|strong="G2143" verdirbt|strong="G0622": also|strong="G3779" wird|strong="G3133" der Reiche|strong="G4145" in|strong="G1722" seinen|strong="G0846" Wegen|strong="G4197" verwelken|strong="G3133". 
\verseNumber{12}Selig|strong="G3107" ist der Mann|strong="G0435", der|strong="G3739" die Anfechtung|strong="G3986" erduldet|strong="G5278"; denn|strong="G3754" nachdem er bewährt|strong="G1384" ist|strong="G1096", wird er die Krone|strong="G4735" des Lebens|strong="G2222" empfangen|strong="G2983", welche|strong="G3739" Gott|strong="G2962" verheißen hat|strong="G1861" denen, die ihn|strong="G0846" liebhaben|strong="G0025". 
\verseNumber{13}Niemand|strong="G3367" sage|strong="G3004", wenn er versucht wird|strong="G3985", daß|strong="G3754" er von|strong="G0575" Gott|strong="G2316" versucht werde|strong="G3985". Denn|strong="G1063" Gott|strong="G2316" kann nicht versucht werden|strong="G0551" zum Bösen|strong="G2556", und|strong="G1161" er selbst versucht|strong="G3985" niemand|strong="G3762". 
\verseNumber{14}Sondern|strong="G1161" ein jeglicher|strong="G1538" wird versucht|strong="G3985", wenn er von|strong="G5259" seiner eigenen|strong="G2398" Lust|strong="G1939" gereizt|strong="G1828" und|strong="G2532" gelockt wird|strong="G1185". 
\verseNumber{15}Darnach|strong="G1534", wenn die Lust|strong="G1939" empfangen hat|strong="G4815", gebiert|strong="G5088" sie die Sünde|strong="G0266"; die Sünde|strong="G0266" aber|strong="G1161", wenn sie vollendet ist|strong="G0658", gebiert|strong="G0616" sie den Tod|strong="G2288". 
\verseNumber{16}Irret|strong="G4105" nicht|strong="G3361", liebe|strong="G0027" Brüder|strong="G0080". 
\verseNumber{17}Alle|strong="G3956" gute|strong="G0018" Gabe|strong="G1394" und|strong="G2532" alle|strong="G3956" vollkommene|strong="G5046" Gabe|strong="G1434" kommt|strong="G2076" von obenherab|strong="G0509", von|strong="G0575" dem Vater|strong="G3962" des Lichts|strong="G5457", bei|strong="G3844" welchem|strong="G3739" ist|strong="G1762" keine|strong="G3756" Veränderung|strong="G3883" noch|strong="G2228" Wechsel|strong="G5157" des Lichtes und der Finsternis|strong="G0644". 
\verseNumber{18}Er hat|strong="G0616" uns|strong="G2248" gezeugt|strong="G0616" nach seinem Willen|strong="G1014" durch das Wort|strong="G3056" der Wahrheit|strong="G0225", auf daß|strong="G1519" wir|strong="G2248" wären|strong="G1511" Erstlinge|strong="G0536" seiner|strong="G0846" Kreaturen|strong="G2938". 
\verseNumber{19}Darum|strong="G5620", liebe|strong="G0027" Brüder|strong="G0080", ein jeglicher|strong="G3956" Mensch|strong="G0444" sei|strong="G2077" schnell|strong="G5036", zu|strong="G1519" hören|strong="G0191", langsam|strong="G1021" aber, zu|strong="G1519" reden|strong="G2980", und langsam|strong="G1021" zum|strong="G1519" Zorn|strong="G3709". 
\verseNumber{20}Denn|strong="G1063" des Menschen|strong="G0435" Zorn|strong="G3709" tut|strong="G2716" nicht|strong="G3756", was vor Gott|strong="G2316" recht|strong="G1343" ist. 
\verseNumber{21}Darum|strong="G1352" so leget ab|strong="G0659" alle|strong="G3956" Unsauberkeit|strong="G4507" und|strong="G2532" alle|strong="G4050" Bosheit|strong="G2549" und nehmet|strong="G1209" das Wort|strong="G3056" an|strong="G1209" mit|strong="G1722" Sanftmut|strong="G4240", das in euch gepflanzt|strong="G1721" ist, welches|strong="G3588" kann|strong="G1410" eure|strong="G5216" Seelen|strong="G5590" selig machen|strong="G4982". 
\verseNumber{22}Seid|strong="G1096" aber|strong="G1161" Täter|strong="G4163" des Worts|strong="G3056" und|strong="G2532" nicht|strong="G3361" Hörer|strong="G0202" allein|strong="G3440", wodurch ihr euch selbst|strong="G1438" betrügt|strong="G3884". 
\verseNumber{23}Denn|strong="G3754" so jemand|strong="G1536" ist|strong="G2076" ein Hörer|strong="G0202" des Worts|strong="G3056" und|strong="G2532" nicht|strong="G3756" ein Täter|strong="G4163", der|strong="G3778" ist gleich|strong="G1503" einem Mann|strong="G0435", der sein|strong="G0846" leiblich|strong="G1078" Angesicht|strong="G4383" im|strong="G1722" Spiegel|strong="G2072" beschaut|strong="G2657". 
\verseNumber{24}Denn|strong="G1063" nachdem er sich|strong="G1438" beschaut hat|strong="G2657", geht er davon|strong="G0565" und|strong="G2532" vergißt|strong="G1950" von Stund an|strong="G2112", wie|strong="G3697" er gestaltet war|strong="G2258". 
\verseNumber{25}Wer aber|strong="G1161" durchschaut|strong="G3879" in|strong="G1519" das vollkommene|strong="G5046" Gesetz|strong="G3551" der Freiheit|strong="G1657" und|strong="G2532" darin beharrt|strong="G3887" und|strong="G3778" ist|strong="G1096" nicht|strong="G3756" ein vergeßlicher|strong="G1953" Hörer|strong="G0202", sondern|strong="G0235" ein Täter|strong="G4163", der|strong="G3778" wird selig|strong="G3107" sein|strong="G2071" in|strong="G1722" seiner|strong="G0846" Tat|strong="G4162". 
\verseNumber{26}So sich jemand|strong="G1536" unter|strong="G1722" euch|strong="G5213" läßt dünken|strong="G1380", er diene Gott|strong="G2357", und hält|strong="G5468" seine|strong="G0846" Zunge|strong="G1100" nicht|strong="G3361" im Zaum|strong="G5468", sondern|strong="G0235" täuscht|strong="G0538" sein|strong="G0846" Herz|strong="G2588", des|strong="G5127" Gottesdienst|strong="G2356" ist eitel|strong="G3152". 
\verseNumber{27}Ein reiner|strong="G2513" unbefleckter|strong="G0283" Gottesdienst|strong="G2356" vor|strong="G3844" Gott|strong="G2316" dem Vater|strong="G3962" ist|strong="G2076" der|strong="G3778": Die Waisen|strong="G3737" und|strong="G2532" Witwen|strong="G5503" in|strong="G1722" ihrer Trübsal|strong="G2347" besuchen|strong="G1980" und sich|strong="G1438" von|strong="G0575" der Welt|strong="G2889" unbefleckt|strong="G0784" erhalten|strong="G5083". 
\BibleParagraphStyleP
\chapterNumber{2}Liebe|strong="G3450" Brüder|strong="G0080", haltet|strong="G2192" nicht|strong="G3361" dafür, daß der Glaube|strong="G4102" an Jesum|strong="G2424" Christum|strong="G5547", unsern|strong="G2257" HERRN|strong="G2962" der Herrlichkeit|strong="G1391", Ansehung der Person|strong="G4382" leide. 
\verseNumber{2}Denn|strong="G1063" so|strong="G1437" in|strong="G1519" eure|strong="G5216" Versammlung|strong="G4864" käme|strong="G1525" ein Mann|strong="G0435" mit einem goldenen Ringe|strong="G5554" und mit|strong="G1722" einem herrlichen|strong="G2986" Kleide|strong="G2066", es käme|strong="G1525" aber|strong="G1161" auch|strong="G2532" ein Armer|strong="G4434" in|strong="G1722" einem unsauberen|strong="G4508" Kleide|strong="G2066", 
\verseNumber{3}und|strong="G2532" ihr sähet auf|strong="G1914" den|strong="G1909", der das herrliche|strong="G2986" Kleid|strong="G2066" trägt|strong="G5409", und|strong="G2532" sprächet|strong="G2036" zu ihm|strong="G0846": Setze|strong="G2521" du|strong="G4771" dich her|strong="G5602" aufs beste|strong="G2573"! und|strong="G2532" sprächet|strong="G2036" zu dem Armen|strong="G4434": Stehe|strong="G2476" du|strong="G4771" dort|strong="G1563"! oder|strong="G2228" setze dich|strong="G2521" her|strong="G5602" zu|strong="G5259" meinen|strong="G3450" Füßen|strong="G5286"! 
\verseNumber{4}ist's recht, daß ihr solchen Unterschied|strong="G1252" bei|strong="G1722" euch selbst|strong="G1438" macht und|strong="G2532" richtet|strong="G2923" nach argen|strong="G4190" Gedanken|strong="G1261"? 
\verseNumber{5}Höret zu|strong="G0191", meine|strong="G3450" lieben|strong="G0027" Brüder|strong="G0080"! Hat|strong="G1586" nicht|strong="G3756" Gott|strong="G2316" erwählt|strong="G1586" die Armen|strong="G4434" auf dieser|strong="G5127" Welt|strong="G2889", die am|strong="G1722" Glauben|strong="G4102" reich|strong="G4145" sind und|strong="G2532" Erben|strong="G2818" des Reichs|strong="G0932", welches|strong="G3739" er verheißen hat|strong="G1861" denen, die ihn|strong="G0846" liebhaben|strong="G0025"? 
\verseNumber{6}Ihr|strong="G5210" aber|strong="G1161" habt dem Armen|strong="G4434" Unehre getan|strong="G0818". Sind|strong="G2616" nicht|strong="G3756" die Reichen|strong="G4145" die, die Gewalt an euch|strong="G5216" üben|strong="G2616" und|strong="G2532" ziehen|strong="G1670" euch|strong="G5209" vor|strong="G1519" Gericht|strong="G2922"? 
\verseNumber{7}Verlästern sie|strong="G0987" nicht|strong="G3756" den guten|strong="G2570" Namen|strong="G3686", nach dem|strong="G1909" ihr|strong="G5209" genannt seid|strong="G1941"? 
\verseNumber{8}So|strong="G1487" ihr|strong="G3305" das königliche|strong="G0937" Gesetz|strong="G3551" erfüllet|strong="G5055" nach|strong="G2596" der Schrift|strong="G1124": “Liebe|strong="G0025" deinen|strong="G4675" Nächsten|strong="G4139" wie|strong="G5613" dich selbst|strong="G4572",” so tut ihr|strong="G4160" wohl|strong="G2573"; 
\verseNumber{9}so|strong="G1487" ihr aber|strong="G1161" die Person ansehet|strong="G4380", tut ihr|strong="G2038" Sünde|strong="G0266" und werdet überführt|strong="G1651" vom|strong="G5259" Gesetz|strong="G3551" als|strong="G5613" Übertreter|strong="G3848". 
\verseNumber{10}Denn|strong="G1063" so jemand|strong="G3748" das ganze|strong="G3650" Gesetz|strong="G3551" hält|strong="G5083" und|strong="G1161" sündigt|strong="G4417" an|strong="G1722" einem|strong="G1520", der ist's|strong="G1096" ganz|strong="G3956" schuldig|strong="G1777". 
\verseNumber{11}Denn|strong="G1063" der da gesagt hat|strong="G2036": “Du sollst nicht|strong="G3361" ehebrechen|strong="G3431",” der hat auch|strong="G2532" gesagt|strong="G2036": “Du sollst nicht|strong="G3361" töten|strong="G5407".” So|strong="G1487" du nun|strong="G1161" nicht|strong="G3756" ehebrichst|strong="G3431", tötest|strong="G5407" aber|strong="G1161", bist|strong="G1096" du ein Übertreter|strong="G3848" des Gesetzes|strong="G3551". 
\verseNumber{12}Also|strong="G3779" redet|strong="G2980" und|strong="G2532" also|strong="G3779" tut|strong="G4160", als|strong="G5613" die da sollen|strong="G3195" durchs|strong="G1223" Gesetz|strong="G3551" der Freiheit|strong="G1657" gerichtet|strong="G3195" werden|strong="G2919". 
\verseNumber{13}Es wird aber|strong="G1063" ein unbarmherziges|strong="G0448" Gericht|strong="G2920" über den ergehen, der nicht|strong="G3361" Barmherzigkeit|strong="G1656" getan hat|strong="G4160"; und|strong="G2532" die Barmherzigkeit|strong="G1656" rühmt sich wider|strong="G2620" das Gericht|strong="G2920". 
\verseNumber{14}Was|strong="G5101" hilfst|strong="G3786", liebe|strong="G3450" Brüder|strong="G0080", so|strong="G1437" jemand|strong="G5100" sagt|strong="G3004", er habe|strong="G2192" den Glauben|strong="G4102", und|strong="G1161" hat|strong="G2192" doch die Werke|strong="G2041" nicht|strong="G3361"? Kann|strong="G1410" auch|strong="G3361" der Glaube|strong="G4102" ihn|strong="G0846" selig machen|strong="G4982"? 
\verseNumber{15}So|strong="G1437" aber|strong="G1161" ein Bruder|strong="G0080" oder|strong="G2228" eine Schwester|strong="G0079" bloß|strong="G1131" wäre|strong="G5225" und|strong="G2532" Mangel|strong="G3007" hätte|strong="G5600" der täglichen|strong="G2184" Nahrung|strong="G5160", 
\verseNumber{16}und|strong="G1161" jemand|strong="G5100" unter|strong="G1537" euch|strong="G5216" spräche|strong="G2036" zu ihnen|strong="G0846": Gott berate euch, wärmet euch|strong="G2328" und|strong="G2532" sättiget euch|strong="G5526"! ihr gäbet|strong="G1325" ihnen|strong="G0846" aber|strong="G1161" nicht|strong="G3361", was des Leibes|strong="G4983" Notdurft|strong="G2006" ist: was|strong="G5101" hülfe|strong="G3786" ihnen das? 
\verseNumber{17}Also|strong="G3779" auch|strong="G2532" der Glaube|strong="G4102", wenn er nicht|strong="G3362" Werke|strong="G2041" hat|strong="G2192", ist|strong="G2076" er tot|strong="G3498" an|strong="G2596" ihm selber|strong="G1438". 
\verseNumber{18}Aber|strong="G0235" es möchte jemand|strong="G5100" sagen|strong="G2046": Du|strong="G4771" hast|strong="G2192" den Glauben|strong="G4102", und ich|strong="G2504" habe|strong="G2192" die Werke|strong="G2041"; zeige|strong="G1166" mir|strong="G3427" deinen|strong="G4675" Glauben|strong="G4102" ohne|strong="G1537" die|strong="G4675" Werke|strong="G2041", so will|strong="G1166" ich|strong="G2504" dir|strong="G4671" meinen|strong="G3450" Glauben|strong="G4102" zeigen|strong="G1166" aus|strong="G1537" meinen|strong="G3450" Werken|strong="G2041". 
\verseNumber{19}Du|strong="G4771" glaubst|strong="G4100", daß|strong="G3754" ein einiger|strong="G1520" Gott|strong="G2316" ist|strong="G2076"? Du tust|strong="G4160" wohl|strong="G2573" daran; die Teufel|strong="G1140" glauben's|strong="G4100" auch|strong="G2532" und|strong="G2532" zittern|strong="G5425". 
\verseNumber{20}Willst du|strong="G2309" aber|strong="G1161" erkennen|strong="G1097", du|strong="G5599" eitler|strong="G2756" Mensch|strong="G0444", daß|strong="G3754" der Glaube|strong="G4102" ohne|strong="G5565" Werke|strong="G2041" tot|strong="G3498" sei|strong="G2076"? 
\verseNumber{21}Ist nicht|strong="G3756" Abraham|strong="G0011", unser|strong="G2257" Vater|strong="G3962", durch|strong="G1537" die Werke|strong="G2041" gerecht geworden|strong="G1344", da er seinen|strong="G0846" Sohn|strong="G5207" Isaak|strong="G2464" auf|strong="G1909" dem Altar|strong="G2379" opferte|strong="G0399"? 
\verseNumber{22}Da siehst du|strong="G0991", daß|strong="G3754" der Glaube|strong="G4102" mitgewirkt hat|strong="G4903" an seinen|strong="G0846" Werken|strong="G2041", und|strong="G2532" durch|strong="G1537" die Werke|strong="G2041" ist der Glaube|strong="G4102" vollkommen geworden|strong="G5048"; 
\verseNumber{23}und|strong="G2532" ist|strong="G4137" die Schrift|strong="G1124" erfüllt|strong="G4137", die da spricht|strong="G3004": “Abraham|strong="G0011" hat|strong="G4100" Gott|strong="G2316" geglaubt|strong="G4100", und|strong="G2532" das ist ihm|strong="G0846" zur|strong="G1519" Gerechtigkeit|strong="G1343" gerechnet|strong="G3049",” und|strong="G2532" er ward|strong="G2564" ein Freund|strong="G5384" Gottes|strong="G2316" geheißen|strong="G2564". 
\verseNumber{24}So sehet ihr|strong="G3708" nun|strong="G5106", daß|strong="G3754" der Mensch|strong="G0444" durch|strong="G1537" die Werke|strong="G2041" gerecht wird|strong="G1344", nicht|strong="G3756" durch|strong="G1537" den Glauben|strong="G4102" allein|strong="G3440". 
\verseNumber{25}Desgleichen|strong="G3668" die Hure|strong="G4204" Rahab|strong="G4460", ist sie nicht|strong="G3756" durch|strong="G1537" die Werke|strong="G2041" gerecht geworden|strong="G1344", da sie die Boten|strong="G0032" aufnahm|strong="G5264" und|strong="G2532" ließ|strong="G1544" sie einen andern|strong="G2087" Weg|strong="G3598" hinaus|strong="G1544"? 
\verseNumber{26}Denn|strong="G1063" gleichwie|strong="G5618" der Leib|strong="G4983" ohne|strong="G5565" Geist|strong="G4151" tot|strong="G3498" ist|strong="G2076", also|strong="G3779" ist|strong="G2076" auch|strong="G2532" der Glaube|strong="G4102" ohne|strong="G5565" Werke|strong="G2041" tot|strong="G3498". 
\BibleParagraphStyleP
\chapterNumber{3}Liebe|strong="G3450" Brüder|strong="G0080", unterwinde sich nicht|strong="G3361" jedermann|strong="G4183", Lehrer|strong="G1320" zu sein|strong="G1096", und wisset|strong="G1492", daß|strong="G3754" wir desto mehr|strong="G3187" Urteil|strong="G2917" empfangen werden|strong="G2983". 
\verseNumber{2}Denn|strong="G1063" wir fehlen|strong="G4417" alle|strong="G0537" mannigfaltig|strong="G4183". Wer|strong="G1536" aber auch in|strong="G1722" keinem|strong="G3756" Wort|strong="G3056" fehlt|strong="G4417", der|strong="G3778" ist ein vollkommener|strong="G5046" Mann|strong="G0435" und kann|strong="G1415" auch|strong="G2532" den ganzen|strong="G3650" Leib|strong="G4983" im Zaum halten|strong="G5468". 
\verseNumber{3}Siehe|strong="G2400", die Pferde|strong="G2462" halten|strong="G0906" wir in Zäumen|strong="G5469", daß|strong="G4314" sie|strong="G0846" uns|strong="G2254" gehorchen|strong="G3982", und|strong="G2532" wir lenken|strong="G3329" ihren|strong="G0846" ganzen|strong="G3650" Leib|strong="G4983". 
\verseNumber{4}Siehe|strong="G2400", die Schiffe|strong="G4143", ob sie wohl so groß|strong="G5082" sind|strong="G5607" und|strong="G2532" von|strong="G5259" starken|strong="G4642" Winden|strong="G0417" getrieben werden|strong="G1643", werden sie doch gelenkt|strong="G3329" mit|strong="G5259" einem kleinen|strong="G1646" Ruder|strong="G4079", wo|strong="G3699" der hin|strong="G3699" will|strong="G3730", der es regiert|strong="G2116". 
\verseNumber{5}Also|strong="G3779" ist|strong="G2076" auch|strong="G2532" die Zunge|strong="G1100" ein kleines|strong="G3398" Glied|strong="G3196" und|strong="G2532" richtet große Dinge|strong="G3166" an. Siehe|strong="G2400", ein kleines|strong="G3641" Feuer|strong="G4442", welch|strong="G2245" einen Wald|strong="G5208" zündet's an|strong="G0381"! 
\verseNumber{6}Und die Zunge|strong="G1100" ist auch|strong="G2532" ein Feuer|strong="G4442", eine Welt|strong="G2889" voll Ungerechtigkeit|strong="G0093". Also|strong="G3779" ist|strong="G2525" die Zunge|strong="G1100" unter|strong="G1722" unsern|strong="G2257" Gliedern|strong="G3196" und befleckt|strong="G4695" den ganzen|strong="G3650" Leib|strong="G4983" und|strong="G2532" zündet|strong="G5394" an allen|strong="G5164" unsern Wandel|strong="G1078", wenn sie von|strong="G5259" der Hölle|strong="G1067" entzündet ist|strong="G5394". 
\verseNumber{7}Denn|strong="G1063" alle|strong="G3956" Natur|strong="G5449" der Tiere|strong="G2342" und|strong="G2532" der Vögel|strong="G4071" und|strong="G5037" der Schlangen|strong="G2062" und|strong="G2532" der Meerwunder|strong="G1724" wird gezähmt|strong="G1150" und|strong="G2532" ist gezähmt|strong="G1150" von der menschlichen|strong="G0442" Natur|strong="G5449"; 
\verseNumber{8}aber|strong="G1161" die Zunge|strong="G1100" kann|strong="G1410" kein|strong="G3762" Mensch|strong="G0444" zähmen|strong="G1150", das unruhige|strong="G0183" Übel|strong="G2556", voll|strong="G3324" tödlichen|strong="G2287" Giftes|strong="G2447". 
\verseNumber{9}Durch|strong="G1722" sie|strong="G0846" loben wir|strong="G2127" Gott|strong="G2316", den Vater|strong="G3962", und|strong="G2532" durch|strong="G1722" sie|strong="G0846" fluchen wir|strong="G2672" den Menschen|strong="G0444", die|strong="G3588" nach|strong="G2596" dem Bilde|strong="G3669" Gottes|strong="G2316" gemacht sind|strong="G1096". 
\verseNumber{10}Aus|strong="G1537" einem|strong="G0846" Munde|strong="G4750" geht|strong="G1831" Loben|strong="G2129" und|strong="G2532" Fluchen|strong="G2671". Es|strong="G5023" soll|strong="G5534" nicht|strong="G3756", liebe|strong="G3450" Brüder|strong="G0080", also|strong="G3779" sein|strong="G1096". 
\verseNumber{11}Quillt|strong="G1032" auch|strong="G3385" ein Brunnen|strong="G4077" aus|strong="G1537" einem|strong="G0846" Loch|strong="G3692" süß|strong="G1099" und|strong="G2532" bitter|strong="G4089"? 
\verseNumber{12}Kann|strong="G1410" auch|strong="G3361", liebe|strong="G3450" Brüder|strong="G0080", ein Feigenbaum|strong="G4808" Ölbeeren|strong="G1636" oder|strong="G2228" ein Weinstock|strong="G0288" Feigen|strong="G4810" tragen|strong="G4160"? Also|strong="G3779" kann auch|strong="G3762" ein Brunnen|strong="G4077" nicht|strong="G3762" salziges|strong="G0252" und|strong="G2532" süßes|strong="G1099" Wasser|strong="G5204" geben|strong="G4160". 
\verseNumber{13}Wer|strong="G5101" ist weise|strong="G4680" und|strong="G2532" klug|strong="G1990" unter|strong="G1722" euch|strong="G5213"? Der erzeige|strong="G1166" mit|strong="G1537" seinem guten|strong="G2570" Wandel|strong="G0391" seine|strong="G0846" Werke|strong="G2041" in|strong="G1722" der Sanftmut|strong="G4240" und Weisheit|strong="G4678". 
\verseNumber{14}Habt|strong="G2192" ihr aber|strong="G1161" bitteren|strong="G4089" Neid|strong="G2205" und|strong="G2532" Zank|strong="G2052" in|strong="G1722" eurem|strong="G5216" Herzen|strong="G2588", so rühmt|strong="G2620" euch nicht und|strong="G2532" lügt|strong="G5574" nicht|strong="G3361" wider|strong="G2596" die Wahrheit|strong="G0225". 
\verseNumber{15}Das|strong="G3778" ist|strong="G2076" nicht|strong="G3756" die Weisheit|strong="G4678", die von obenherab|strong="G0509" kommt|strong="G2718", sondern|strong="G0235" irdisch|strong="G1919", menschlich|strong="G5591" und teuflisch|strong="G1141". 
\verseNumber{16}Denn|strong="G1063" wo|strong="G3699" Neid|strong="G2205" und|strong="G2532" Zank|strong="G2052" ist, da|strong="G1563" ist Unordnung|strong="G0181" und|strong="G2532" eitel|strong="G3956" böses|strong="G5337" Ding|strong="G4229". 
\verseNumber{17}Die|strong="G1161" Weisheit|strong="G4678" von obenher|strong="G0509" ist|strong="G2076" auf's erste|strong="G4412" keusch|strong="G3303", darnach|strong="G1899" friedsam|strong="G1516", gelinde|strong="G1933", läßt sich sagen|strong="G2138", voll|strong="G3324" Barmherzigkeit|strong="G1656" und|strong="G2532" guter|strong="G0018" Früchte|strong="G2590", unparteiisch|strong="G0087", ohne Heuchelei|strong="G0505". 
\verseNumber{18}Die Frucht|strong="G2590" aber|strong="G1161" der Gerechtigkeit|strong="G1343" wird gesät|strong="G4687" im|strong="G1722" Frieden|strong="G1515" denen, die den Frieden|strong="G1515" halten|strong="G4160". 
\BibleParagraphStyleP
\chapterNumber{4}Woher|strong="G4159" kommt Streit|strong="G4171" und|strong="G2532" Krieg|strong="G3163" unter|strong="G1722" euch|strong="G5213"? Kommt's nicht|strong="G3756" daher|strong="G1782": aus|strong="G1537" euren|strong="G5216" Wollüsten|strong="G2237", die da streiten|strong="G4754" in|strong="G1722" euren|strong="G5216" Gliedern|strong="G3196"? 
\verseNumber{2}Ihr seid begierig|strong="G1937", und|strong="G2532" erlanget's|strong="G2192" damit nicht|strong="G3756"; ihr hasset|strong="G5407" und|strong="G2532" neidet|strong="G2206", und|strong="G2532" gewinnt|strong="G1410" damit nichts|strong="G3756"; ihr streitet|strong="G3164" und|strong="G2532" krieget|strong="G4170". Ihr habt|strong="G2192" nicht|strong="G3756", darum daß|strong="G1223" ihr|strong="G5209" nicht|strong="G3361" bittet|strong="G0154"; 
\verseNumber{3}ihr bittet|strong="G0154", und|strong="G2532" nehmet|strong="G2983" nicht|strong="G3756", darum daß|strong="G1360" ihr übel|strong="G2560" bittet|strong="G0154", nämlich dahin, daß|strong="G2443" ihr's mit|strong="G1722" euren|strong="G5216" Wollüsten|strong="G2237" verzehrt|strong="G1159". 
\verseNumber{4}Ihr Ehebrecher|strong="G3432" und|strong="G2532" Ehebrecherinnen|strong="G3428", wisset ihr|strong="G1492" nicht|strong="G3756", daß|strong="G3754" der Welt|strong="G2889" Freundschaft|strong="G5373" Gottes|strong="G2316" Feindschaft|strong="G2189" ist|strong="G2076"? Wer|strong="G3739" der Welt|strong="G2889" Freund|strong="G5384" sein|strong="G1014" will|strong="G1511", der wird|strong="G2525" Gottes|strong="G2316" Feind|strong="G2190" sein|strong="G2525". 
\verseNumber{5}Oder|strong="G2228" lasset ihr euch dünken|strong="G1380", die Schrift|strong="G1124" sage|strong="G3004" umsonst|strong="G2761": Der Geist|strong="G4151", der|strong="G3739" in|strong="G1722" euch|strong="G2254" wohnt|strong="G2730", begehrt|strong="G1971" und|strong="G4314" eifert|strong="G5355"? 
\verseNumber{6}Er gibt|strong="G1325" aber|strong="G1161" desto reichlicher|strong="G3187" Gnade|strong="G5485". Darum|strong="G1352" sagt|strong="G3004" sie: “Gott|strong="G2316" widersteht|strong="G0498" den Hoffärtigen|strong="G5244", aber|strong="G1161" den Demütigen|strong="G5011" gibt er|strong="G1325" Gnade|strong="G5485".” 
\verseNumber{7}So seid|strong="G5293" nun|strong="G3767" Gott|strong="G2316" untertänig|strong="G5293". Widerstehet|strong="G0436" dem Teufel|strong="G1228", so|strong="G2532" flieht|strong="G5343" er von|strong="G0575" euch|strong="G5216"; 
\verseNumber{8}nahet|strong="G1448" euch zu Gott|strong="G2316", so|strong="G2532" naht|strong="G1448" er sich zu euch|strong="G5213". Reiniget|strong="G2511" die Hände|strong="G5495", ihr Sünder|strong="G0268", und|strong="G2532" macht|strong="G0048" eure Herzen|strong="G2588" keusch|strong="G0048", ihr Wankelmütigen|strong="G1374". 
\verseNumber{9}Seid elend|strong="G5003" und|strong="G2532" traget Leid|strong="G3996" und|strong="G2532" weinet|strong="G2799"; euer|strong="G5216" Lachen|strong="G1071" verkehre sich|strong="G3344" in|strong="G1519" Weinen|strong="G3997" und|strong="G2532" eure Freude|strong="G5479" in|strong="G1519" Traurigkeit|strong="G2726". 
\verseNumber{10}Demütiget euch|strong="G5013" vor|strong="G1799" Gott|strong="G2962", so|strong="G2532" wir er euch|strong="G5209" erhöhen|strong="G5312". 
\verseNumber{11}Afterredet|strong="G2635" nicht|strong="G3361" untereinander|strong="G0240", liebe Brüder|strong="G0080". Wer seinem Bruder|strong="G0080" afterredet|strong="G2635" und|strong="G2532" richtet|strong="G2919" seinen|strong="G0846" Bruder|strong="G0080", der afterredet|strong="G2635" dem Gesetz|strong="G3551" und|strong="G2532" richtet|strong="G2919" das Gesetz|strong="G3551". Richtest|strong="G2919" du aber|strong="G1161" das Gesetz|strong="G3551", so|strong="G1487" bist du|strong="G1488" nicht|strong="G3756" ein Täter|strong="G4163" des Gesetzes|strong="G3551", sondern|strong="G0235" ein Richter|strong="G2923". 
\verseNumber{12}Es ist|strong="G2076" ein einiger|strong="G1520" Gesetzgeber|strong="G3550", der|strong="G3588" kann|strong="G1410" selig machen|strong="G4982" und|strong="G2532" verdammen|strong="G0622". Wer|strong="G5101" bist|strong="G1488" du|strong="G4771", der du einen andern|strong="G2087" richtest|strong="G2919"? 
\verseNumber{13}Wohlan|strong="G0033" nun|strong="G3568", die ihr sagt|strong="G3004": Heute|strong="G4594" oder|strong="G2532" morgen|strong="G0839" wollen wir gehen|strong="G4198" in|strong="G1519" die oder die|strong="G3592" Stadt|strong="G4172" und|strong="G2532" wollen|strong="G4160" ein|strong="G1520" Jahr|strong="G1763" da|strong="G1563" liegen|strong="G4160" und|strong="G2532" Handel treiben|strong="G1710" und|strong="G2532" gewinnen|strong="G2770"; 
\verseNumber{14}die|strong="G3748" ihr nicht|strong="G3756" wisset|strong="G1987", was|strong="G3588" morgen|strong="G0839" sein wird. Denn|strong="G1063" was|strong="G4169" ist euer|strong="G5216" Leben|strong="G2222"? Ein Dampf|strong="G0822" ist's|strong="G2076", der|strong="G4314" eine kleine Zeit|strong="G3641" währt|strong="G5316", danach|strong="G1899" aber|strong="G1161" verschwindet|strong="G0853" er. 
\verseNumber{15}Dafür|strong="G0473" ihr|strong="G5209" sagen solltet|strong="G3004": So|strong="G1437" der HERR|strong="G2962" will|strong="G2309" und|strong="G2532" wir leben|strong="G2198", wollen|strong="G4160" wir dies|strong="G5124" und|strong="G2228" das|strong="G1565" tun|strong="G4160". 
\verseNumber{16}Nun|strong="G3568" aber|strong="G1161" rühmet|strong="G2744" ihr euch in|strong="G1722" eurem|strong="G5216" Hochmut|strong="G0212". Aller|strong="G3956" solcher|strong="G5108" Ruhm|strong="G2746" ist|strong="G2076" böse|strong="G4190". 
\verseNumber{17}Denn wer da|strong="G3767" weiß|strong="G1492" Gutes|strong="G2570" zu tun|strong="G4160", und|strong="G2532" tut's|strong="G4160" nicht|strong="G3361", dem|strong="G0846" ist's|strong="G2076" Sünde|strong="G0266". 
\BibleParagraphStyleP
\chapterNumber{5}Wohlan|strong="G0033" nun|strong="G3568", ihr Reichen|strong="G4145", weinet|strong="G2799" und heulet|strong="G3649" über|strong="G1909" euer|strong="G5216" Elend|strong="G5004", das über euch kommen wird|strong="G1904"! 
\verseNumber{2}Euer|strong="G5216" Reichtum|strong="G4149" ist verfault|strong="G4595", eure|strong="G5216" Kleider|strong="G2440" sind|strong="G1096" mottenfräßig|strong="G4598" geworden. 
\verseNumber{3}Euer|strong="G5216" Gold|strong="G5557" und|strong="G2532" Silber|strong="G0696" ist verrostet|strong="G2728", und|strong="G2532" sein|strong="G0846" Rost|strong="G2447" wird euch|strong="G5213" zum|strong="G1519" Zeugnis|strong="G3142" sein|strong="G2071" und|strong="G2532" wird euer|strong="G5216" Fleisch|strong="G4561" fressen|strong="G5315" wie|strong="G5613" ein Feuer|strong="G4442". Ihr habt euch Schätze gesammelt|strong="G2343" in|strong="G1722" den letzten|strong="G2078" Tagen|strong="G2250". 
\verseNumber{4}Siehe|strong="G2400", der Arbeiter|strong="G2040" Lohn|strong="G3408", die|strong="G3588" euer|strong="G5216" Land|strong="G5561" eingeerntet haben|strong="G0270", der|strong="G3588" von|strong="G0575" euch|strong="G5216" abgebrochen ist|strong="G0650", der schreit|strong="G2896", und|strong="G2532" das Rufen|strong="G0995" der Ernter|strong="G2325" ist gekommen|strong="G1525" vor|strong="G1519" die Ohren|strong="G3775" des HERRN|strong="G2962" Zebaoth|strong="G4519". 
\verseNumber{5}Ihr habt wohlgelebt|strong="G5171" auf|strong="G1909" Erden|strong="G1093" und|strong="G2532" eure Wollust gehabt|strong="G4684" und eure|strong="G5216" Herzen|strong="G2588" geweidet|strong="G5142" am|strong="G1722" Schlachttag|strong="G2250". 
\verseNumber{6}Ihr habt verurteilt|strong="G2613" den Gerechten|strong="G1342" und getötet|strong="G5407", und er hat|strong="G0498" euch|strong="G5213" nicht|strong="G3756" widerstanden|strong="G0498". 
\verseNumber{7}So seid|strong="G3114" nun|strong="G3767" geduldig|strong="G3114", liebe Brüder|strong="G0080", bis auf|strong="G2193" die Zukunft|strong="G3952" des HERRN|strong="G2962". Siehe|strong="G2400", ein Ackermann|strong="G1092" wartet auf|strong="G1551" die köstliche|strong="G5093" Frucht|strong="G2590" der Erde|strong="G1093" und ist geduldig|strong="G3114" darüber|strong="G1909", bis|strong="G2193" er empfange|strong="G2983" den Frühregen|strong="G4406" und|strong="G2532" den Spätregen|strong="G3797". 
\verseNumber{8}Seid|strong="G3114" ihr|strong="G5210" auch|strong="G2532" geduldig|strong="G3114" und stärket|strong="G4741" eure|strong="G5216" Herzen|strong="G2588"; denn|strong="G3754" die Zukunft|strong="G3952" des HERRN|strong="G2962" ist nahe|strong="G1448". 
\verseNumber{9}Seufzet|strong="G4727" nicht|strong="G3361" widereinander|strong="G2596", liebe Brüder|strong="G0080", auf daß|strong="G2443" ihr nicht|strong="G3361" verdammt werdet|strong="G2632". Siehe|strong="G2400", der Richter|strong="G2923" ist|strong="G2476" vor|strong="G4253" der Tür|strong="G2374". 
\verseNumber{10}Nehmet|strong="G2983", meine|strong="G3450" lieben Brüder|strong="G0080", zum Exempel|strong="G5262" des Leidens|strong="G2552" und|strong="G2532" der Geduld|strong="G3115" die Propheten|strong="G4396", die|strong="G3739" geredet haben|strong="G2980" in dem Namen|strong="G3686" des HERRN|strong="G2962". 
\verseNumber{11}Siehe|strong="G2400", wir preisen selig|strong="G3106", die erduldet haben|strong="G5278". Die Geduld|strong="G5281" Hiobs|strong="G2492" habt|strong="G0191" ihr gehört|strong="G0191", und|strong="G2532" das Ende|strong="G5056" des HERRN|strong="G2962" habt ihr gesehen|strong="G1492"; denn|strong="G3754" der HERR|strong="G2962" ist|strong="G2076" barmherzig|strong="G4184" und|strong="G2532" ein Erbarmer|strong="G3629". 
\verseNumber{12}Vor|strong="G4253" allen Dingen|strong="G3956" aber|strong="G1161", meine|strong="G3450" Brüder|strong="G0080", schwöret|strong="G3660" nicht|strong="G3361", weder|strong="G3383" bei dem Himmel|strong="G3772" noch|strong="G3383" bei der Erde|strong="G1093" noch|strong="G3383" mit einem|strong="G5100" andern|strong="G0243" Eid|strong="G3727". Es sei aber|strong="G1161" euer|strong="G5216" Wort: Ja|strong="G3483", das Ja|strong="G3483" ist|strong="G2277"; und|strong="G2532": Nein|strong="G3756", das Nein|strong="G3756" ist, auf daß|strong="G2443" ihr nicht|strong="G3361" unter|strong="G1519" das Gericht|strong="G5272" fallet|strong="G4098". 
\verseNumber{13}Leidet|strong="G2553" jemand|strong="G5100" unter|strong="G1722" euch|strong="G5213", der bete|strong="G4336"; ist jemand|strong="G5100" gutes Muts|strong="G2114", der singe Psalmen|strong="G5567". 
\verseNumber{14}ist jemand|strong="G5100" krank|strong="G0770", der rufe zu sich|strong="G4341" die Ältesten|strong="G4245" von der Gemeinde|strong="G1577", daß|strong="G2532" sie über|strong="G1909" ihm|strong="G0846" beten|strong="G4336" und salben|strong="G0218" ihn|strong="G0846" mit Öl|strong="G1637" in|strong="G1722" dem Namen|strong="G3686" des HERRN|strong="G2962". 
\verseNumber{15}Und|strong="G2532" das Gebet|strong="G2171" des Glaubens|strong="G4102" wird dem Kranken|strong="G2577" helfen|strong="G4982", und|strong="G2532" der HERR|strong="G2962" wird ihn|strong="G0846" aufrichten|strong="G1453"; und so|strong="G2579" er hat|strong="G5600" Sünden|strong="G0266" getan|strong="G4160", werden sie ihm|strong="G0846" vergeben sein|strong="G0863". 
\verseNumber{16}Bekenne|strong="G1843" einer dem andern|strong="G0240" seine Sünden|strong="G3900" und|strong="G2532" betet|strong="G2172" füreinander|strong="G5228", daß|strong="G3704" ihr gesund werdet|strong="G2390". Des Gerechten|strong="G1342" Gebet|strong="G1162" vermag|strong="G2480" viel|strong="G4183", wenn es ernstlich|strong="G1754" ist. 
\verseNumber{17}Elia|strong="G2243" war|strong="G2258" ein Mensch|strong="G0444" gleich wie|strong="G3663" wir|strong="G2254"; und|strong="G2532" er betete|strong="G4336" ein Gebet|strong="G4335", daß es nicht|strong="G3361" regnen sollte|strong="G1026", und|strong="G2532" es regnete|strong="G1026" nicht|strong="G3756" auf|strong="G1909" Erden|strong="G1093" drei|strong="G5140" Jahre|strong="G1763" und|strong="G2532" sechs|strong="G1803" Monate|strong="G3376". 
\verseNumber{18}Und|strong="G2532" er betete|strong="G4336" abermals|strong="G3825", und|strong="G2532" der Himmel|strong="G3772" gab|strong="G1325" den Regen|strong="G5205", und|strong="G2532" die Erde|strong="G1093" brachte|strong="G0985" ihre|strong="G0846" Frucht|strong="G2590". 
\verseNumber{19}Liebe Brüder|strong="G0080", so|strong="G1437" jemand|strong="G5100" unter|strong="G1722" euch|strong="G5213" irren würde|strong="G4105" von|strong="G0575" der Wahrheit|strong="G0225", und|strong="G2532" jemand|strong="G5100" bekehrte|strong="G1994" ihn|strong="G0846", 
\verseNumber{20}der|strong="G0846" soll wissen|strong="G1097", daß|strong="G3754", wer den Sünder|strong="G0268" bekehrt hat|strong="G1994" von|strong="G1537" dem Irrtum|strong="G4106" seines|strong="G0846" Weges|strong="G3598", der hat|strong="G4982" einer Seele|strong="G5590" vom|strong="G1537" Tode|strong="G2288" geholfen|strong="G4982" und|strong="G2532" wird bedecken|strong="G2572" die Menge|strong="G4128" der Sünden|strong="G0266". 
\BibleBookEnd
\end{document}
